Die Abⁿrzung OSD steht fⁿr On Screen Display das in dieser Beschreibung Textfeld genannt wurde. 
In diesem Abschnitt k÷nnen Einstellungen zu seiner Erscheinungsform gemacht werden

Sprache = Deutsch
Die Sprache in der die Texte des OSD dargestellt werden sollen.
Breite = 52
H÷he = 18
Die Breite und H÷he des OSD. Gⁿltige Bereiche sind fⁿr Breite=40...56, H÷he=12...21.
Anzeigedauer fⁿr Nachrichten = 1
Die Zeit (in Sekunden) fⁿr die eine Information im OSD dargestellt werden soll. Gⁿltige Werte sind zwischen 1...60.
Kanal-Info Position = unten
Die Position des Kanal-Info Fensters im OSD (entweder 'unten' oder 'oben').
Info beim Kanalwechsel = ja
Schaltet die Darstellung der Momentan/NΣchste Information an oder aus wenn der Kanal gewechselt wird. Die Information wird immer dargestellt, wenn der "Ok" Knopf im normalen Anzeigemodus ist.
Seitenweise scrollen = ja
Wenn der Cursor auf der ersten (letzen) Zeile einer Seite steht und die 'Auf' ('Ab') Taste gedr├╝ckt wird, wird die Liste um jeweils eine ganze Seite zur├╝ckgescrollt (vorgescrollt) und der Cursor auf die letzte (erste) Zeile der Seite gesetzt.
Timer sortieren = ja
Schaltet das Sortieren im "Timer" Menⁿ an oder aus. Timer werden aufsteigend nach Startzeit sortiert, der erste ist dabei derjenige der als nΣchstes startet.
Aufnahmeverzeichnisse = ja
Symbole in der Kanalinfo = ja
Zeitbalken in der Kanalinfo = ja
Zeitbalken in 'Was lΣuft jetzt?' = ja
Wochentag anzeigen = nein
