Mindest Event Pause = 30
Min. Benutzer-Inaktivit�t = 120

     Wenn die Kommandozeilenoption '-s' gesetzt ist wird VDR den Rechner herunterfahren wenn der n�chste Timer mindestens MinEventTimeout Minuten in der Zukunft liegt, und der Benutzer mindestens MinUserInactivity nicht aktiv war. MinUserInactivity auf 0 zu setzten deaktiviert ein automatisches Herunterfahren, es bleibt dabei m�glich den Recher manuell herunterzufahren.

SVDRP Timeout = 300

     Die Zeit (in Sekunden) einer offenen SVDRP Verbindung, nach der die Verbindung automatisch getrennt wird. Voreingestellt ist 300, ein Wert von 0 bedeutet keinen Timeout.
