SLOF = 11700

     Die Schaltfrequenz (in MHz) zwischen unterem und oberen LOF

Untere LNB Frequenz = 9750
Obere LNB Frequenz = 10600

     Die untere und obere lokale Oszillationsfrequenz des LNB (in MHz, haben f�r DVB-C Empf�nger keine Bedeutung)

DiSEqC benutzen = nein

     Schaltet den DiSEqC Betrieb generell an oder aus.
